0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

t

S(t)

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000

-0.01

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

t

I(t)